Title: fc3_file_full

Q: Qu’est-ce qu’une source d’énergie non-pilotable ?
A: Une source dont on ne peut pas choisir le niveau de production

Q: Qu’est-ce qu’une source d’énergie intermittente ?
A: Une source dont la production n’est pas continue.

Q: Décrire les caractéristiques d’un STEP (station de transfert d’énergie par pompage) ?
A: - grande capacité de stockage
- longue durée de vie
- installation coûteuse
- idéal pour le stockage massif à long terme

Q: Décrire les caractéristiques d’un accumulateur ?
A: - capacité de stockage moyenne
- rechargeable de nombreuses fois
- rendement énergétique correct
- adapté aux usages portables et domestiques

Q: Décrire les caractéristiques d’un supercondensateur ?
A: - très rapide à charger et à décharger
- faible capacité de stockage
- très longue durée de vie
- utilisé pour des besoins de puissance instantanée

Q: Quel est la forme d’énergie contenue dans une pile ou un accumulateur ?
A: C’est de l’énergie chimique

Q: Qu’est-ce qu’une réaction exothermique ?
A: Une réaction qui libère de l’énergie thermique au milieu extérieur.

Q: Qu’est-ce qu’une réaction endothermique ?
A: Une réaction qui absorbe l’énergie thermique du milieu extérieur.